Re: Minsta subben

Jag tror att det handlar om betydligt större area, men det är det jag vill att TS ska förtydliga. Han skrev ju:

PerNord skrev:
2 st treledar x 1,5 mm till varje högtalare en till + och en till -

Det tolkar jag som 3x1,5=4,5 mm2 till vardera plus och minus. Om han lyckats förväxla plus och minus så lär det ju bli problem med basen.
Statistik: Postat av Kalejdokom — 2015-02-26 15:08