Re: Minsta subben

Kalejdokom skrev:
Jag tror att det handlar om betydligt större area, men det är det jag vill att TS ska förtydliga. Han skrev ju:

PerNord skrev:2 st treledar x 1,5 mm till varje högtalare en till + och en till -

Det tolkar jag som 3x1,5=4,5 mm2 till vardera plus och minus. Om han lyckats förväxla plus och minus så lär det ju bli problem med basen.

Hej!
Jag tog 2 st EKK 3 x 1,5 mm till varje högtalare.
Anledningen till att det blev Supra 6 mm, var att det fanns den och 2,5 mm att välja på.
Fasfel trodde jag också, men jag kopplade in det igen och då försvann basen.
/per
Statistik: Postat av PerNord — 2015-02-26 15:30