Re: Minsta subben

Märkligt att kablarna skulle göra så stor skillnad. Jag fattade iofs inte allt i ditt senaste inlägg - kan du förklara exakt hur du gjort/kopplat den egna EKK-kabeln? Jag misstänker starkt att du lyckats få till ett fasfel med den kabeln.

Sedan är 2x6mm2 egentligen onödigt fett för de längderna.
Statistik: Postat av Kalejdokom — 2015-02-26 14:08