Re: Minsta subben

Hej!
Igår var en intressant dag.
Eftersom vi flyttat kunde jag inte använda mina gamla högtalarekablar, och jag har läst massor av trådar om kablars betydelse (eller ej). Jag har inte gjort speciellt mycket egna tester utan köpte en tjock kabel för många är sen på Hifi klubben.

Jag bestämde mig för att göra en flätad EKK, men eftersom vi hållit på och renovera huset i 18 månader har tid inte funnits. För att överhuvudtaget kunna spela musik kopplade jag in 2 st treledar x 1,5 mm till varje högtalare en till + och en till -, tänkte att den tjockleken skulle väl räcka. Frun har tjatat eftersom det blir ganska mycket kabel och jag dessutom gjorde jad de extra långa för att kunna flytta runt högtalarna, så nu blev det köpekabel, supra 2 x 6 mm, 700:- för 10 meter. Den kopplades in och genast kom basen, testade att koppla in min Dali 9" sub, den gjorde knappt någon nytta, kopplade tillbaka och bassen försvann. Detta är egentligen inget jag trodde skulle hända, men det hände.

Nu är det så att jag vill nog ha mer bas ändå, och då kanske projektet med 10" i små lådor inte funkar. Testade även en gratis eq den gav en massa oönskade biljud, jag labbade bara 30 min med den, men det jag kunde konstatera var att högtalarna definitivt kan spela mer bas, och dessutom högt och utan dist. vad jag kunde höra. Så kanske ändå det är något innan högtalarna som inte är ok?
Vet bara inte var jag ska börja? Tror att en uppmättning skulle behövas. Hur gör, man vad behövs?
/per
Statistik: Postat av PerNord — 2015-02-26 12:28