Re: Minsta subben

PerNord skrev:
Jag tog 2 st EKK 3 x 1,5 mm till varje högtalare.
Anledningen till att det blev Supra 6 mm, var att det fanns den och 2,5 mm att välja på.
Fasfel trodde jag också, men jag kopplade in det igen och då försvann basen.
/per

Detta är ett fall för Ingvar! Han rekommenderar ju EKK till sina högtalare. I min värld kan det inte bero på kablarna - något måste vara fel om du kan höra markant skillnad på EKK och Supra med den dimensionen.
Statistik: Postat av Kalejdokom — 2015-02-26 17:01